L’ambiente grafico

Thisis the XConsortiumimplementationofthe XWindowSystem. Xis a vendor-neutral,system-architecture neutral network-transparentwindow system and user interfacestandard. Xruns on a widerange ofcomputing and graphics machines. For an overviewofX,see the Xmanual page.

Ancorauna volta,si e‘cercato didividereilproblema della gestione diun ambiente graficointantipezzi semplici:

Ilsorgente del server Xdice:

Xserver

windowmanager

Xlib

Ilserver si occupa della gestion dell’hardware. Esiste un diverso server per ogniarchitettura supportata. Ilserver disegna le finestresu indicazionedelle applicazioni

Gestisce le varie finestrenella lorointerazione con l’utente.Ogniwindowmanager "civile" e‘completamente riconfigurabile,e non ha nessuna relazione con l’hardwaregrafico

La libreriaXe‘un insieme difunzioniC che permettono alle applicazionidiparlare in maniera "quasi comprensibile"con ilserver. Il protocollodibasso livelloviene cosi‘nascosto alle applicazioni.