Hic sunt leones

Bios Data

0x90000

0xA0000

Real mode

  0x7c00

 0x10000

  0x1000

0x100000

Protected mode

bootsect.S

I/Ospace

setup.S

uncompressed code compressed (gzipped) kernel code execution location