Clock ticks for empty read() invoked on different files

local-pty 474 424 216

/dev/null 313 262 52 8

/dev/zero 324 273 63 21

/dev/hda 411 361 150 105

/proc/sys 402 351 140 98

/proc/ 570 519 307 263 nfs 353 303 91 49 ext2fs 329 278 67 23 net-pty 507 460 244 170 socket 320 270 59 15 file type user space kernel space sys_read file->f_op